Еди Маринов
Не го пуснах

chitanka.info

Не му позволих,

не го пуснах

да влезе…

Светът — студеният

свят на любовта,

на чувстването…

Затворих му вратата

под носа и сложих

алуминиева дограма —

да не пропуска нищо

вътре, ни звук,

да не вземе да промени

самодостатъчната

температура на мислите ми…

Не му позволих,

не го пуснах

да влезе…

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.